\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{dim. mars 18 17:15:16 CET 2012}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={OpenSSL - pkcs7},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Utilitaire pkcs \#7},
CreationDate={D:20120318171516},
ModDate={D:20120318171516},
Keywords={PKI;sécurité;chiffrement;certificats}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge OpenSSL - pkcs7 }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Utilitaire pkcs \#7}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -inform DER|PEM]{Spécifie le format d’entrée}
\item[\hspace{1mm} -outform DER|PEM]{Spécifie le format de sortie}
\item[\hspace{1mm} -in filename]{Fichier à lire}
\item[\hspace{1mm} -out filename]{Fichier à écrire}
\item[\hspace{1mm} -print-certs]{Affiche les certificats et CRL contenus dans le fichier.}
\item[\hspace{1mm} -text]{Affiche les détails des certificats}
\item[\hspace{1mm} -noout]{Ne sort pas la version encodée de la structure PKCS \#7}
\item[\hspace{1mm} -engine id]{pkcs7 va tenter d’obtenir une référence fonctionnelle de ce moteur.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Exemples }
 
\
 
\hspace{1mm} Convertir un fichier PKCS \#7 PEM en DER: \\
\hspace{1mm} \textbf{openssl pkcs7 -in file.pem -outform DER -out file.der} \\
\hspace{1mm} Afficher tous les certificats dans un fichier: \\
\hspace{1mm} \textbf{openssl pkcs7 -in file.pem -print\_certs -out certs.pem} \\
 
\vspace{1cm}{\huge Notes }
 
\
 
\hspace{1mm} Le format PKCS \#7 PEM utilise:
 
{\ttfamily
-----BEGIN PKCS7-----\\ -----END PKCS7-----\\
}
\vspace{8mm}
 
\hspace{1mm} Pour assurer la compatibilité avec certaines CA, il accepte également:
 
{\ttfamily
-----BEGIN CERTIFICATE-----\\ -----END CERTIFICATE-----\\
}
\vspace{8mm}
\end{flushleft}
\end{document}
